SND CMD-2 M^2 _{ππ} (GeV^2)

(|F_π|^2 _{C,S} - |F_π|^2 _K) /|F_π|^2 _K

-0.1

-0.05 0 0.05 0.1

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1