4 5 6 7 8 9

1000 1010 1020 1030

Fitted cross section

Measured cross section

Ρs (MeV) σ_{4π}^{vis} (nb)

Fitted cross section

Measured cross section

Ρs (MeV) σ_{ππγ}^{vis} (nb)

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

1000 1010 1020 1030