ϕ_P

Z^2

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

38 39 40 41