200 400 600 800 1000

1200

1400

400 450 500 550 600 650 700

M_{ππee} ΜMeV]

Cont. bckg ϕ bckg Signal MC

200 400 600 800 1000

400 450 500 550 600 650 700

M_{ππee} ΜMeV]

Cont. bckg ϕ bckg Signal MC