THE FINUDA STRAW TUBE DETECTOR FRONT VIEW AT ENDPLATES ( one quadrant)

255 cm length

15 mm diameter

2424 STRAW TUBES

(approx. -12.9 deg.)

stereo layer

(approx. +12.5 deg.)

stereo layer axial layer

110 cm

126 cm